HRT 96K/R-1690-1200-25 Sensor Leuze Vietnam

HRT 96K/R-1690-1200-25 Sensor Leuze Vietnam

HRT 96KR-1690-1200-25 sensor Leuze Vietnam

Giới thiệu sản phẩm

Cảm biến HRT 96K/R-1690-1200-25 của Leuze là dòng cảm biến khuếch tán có tính năng ức chế nền (Diffuse sensor with background suppression), giúp phát hiện vật thể chính xác mà không bị ảnh hưởng bởi nền phía sau. Với xuất xứ 100% từ Đức, sản phẩm này đảm bảo độ chính xác cao, độ bền vượt trội và khả năng hoạt động ổn định trong các môi trường công nghiệp khắc nghiệt.

Thông số kỹ thuật

Thông số | Chi tiết
Model | HRT 96K/R-1690-1200-25
Part Number | 50025131
Loại cảm biến | Cảm biến khuếch tán có ức chế nền
Thương hiệu | Leuze
Xuất xứ | Đức (Germany)

Tính năng

Công nghệ ức chế nền: Giúp cảm biến chỉ phát hiện vật thể cần đo, tránh nhiễu từ các vật thể nền.

Độ chính xác cao: Cung cấp kết quả ổn định ngay cả trong môi trường có ánh sáng phức tạp.

Thiết kế bền bỉ: Được sản xuất từ Đức, đảm bảo tuổi thọ cao và hoạt động bền bỉ trong môi trường công nghiệp.

Ứng dụng linh hoạt: Phù hợp cho nhiều ngành công nghiệp như tự động hóa, đóng gói, thực phẩm & đồ uống, v.v.

Ứng dụng

Dây chuyền sản xuất tự động:

Giúp kiểm soát chất lượng và xác định vị trí sản phẩm chính xác.

Ngành đóng gói:

Phát hiện sự có mặt của bao bì hoặc sản phẩm trên băng chuyền.

Ngành thực phẩm & đồ uống:

Dùng để kiểm soát quy trình sản xuất và đóng gói thực phẩm.

Ngành điện tử:

Hỗ trợ kiểm tra linh kiện trên dây chuyền sản xuất.

Hãy liên hệ ngay với ProcessInstrumentExpert để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.
Hotline/Zalo: 0855 200 531 (Ms. Vi)
Email: sale2@processinstrument-expert.com
Địa chỉ: Số 4 Đường 14, Quốc Lộ 13, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam