APF810 Máy đo lưu lượng ALIA

APF810 Máy đo lưu lượng ALIA

Chúng tôi là đại diện thương hiệu ALIA tại thị trướng Việt Nam. APF810 Máy đo lưu lượng ALIA là giải pháp chính xác, bền bỉ, và phù hợp cho nhiều ứng dụng công nghiệp. Với khả năng đo chính xác, dễ dàng tích hợp, và hỗ trợ nhiều đầu ra tín hiệu, sản phẩm này là sự lựa chọn lý tưởng để quản lý lưu lượng chất lỏng.

Hình 1: APF810 Máy đo lưu lượng ALIA

Đặc điểm nổi bật của APF810 Máy đo lưu lượng ALIA:

Công nghệ Oval Gear giúp đo lưu lượng chính xác và đáng tin cậy.

Hiển thị kỹ thuật số lưu lượng và tổng lưu lượng.

Kích thước từ 10 đến 200 mm, phù hợp với nhiều loại đường ống.

Hỗ trợ đầu ra xung không tỉ lệ và tín hiệu 4-20 mA.

Khả năng đo chất lỏng có độ nhớt lên đến 20,000 cP.

Độ chính xác cao ±0,5% (tiêu chuẩn), tùy chọn ±0,2%.

Chức năng đọc trực tiếp với bộ đếm tổng không đặt lại và có thể đặt lại.

Bảo vệ cấp IP65 và hỗ trợ chống cháy nổ.

Thông số kỹ thuật:

Kích thước: 10, 15, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 150, 200 mm.

Dải lưu lượng: 0.03-340 m3/giờ.

Độ chính xác: ±0,5% (tiêu chuẩn) hoặc ±0,2% (tùy chọn).

Nhiệt độ hoạt động: -10~120 °C (tùy chọn lên đến 250 °C).

Vật liệu thân: Gang, thép đúc, inox 304, inox 316.

Kết nối: Mặt bích JIS, ANSI, DIN.

Áp suất tối đa: Gang (16 kgf/cm²), thép đúc (63 kgf/cm²), inox (25 kgf/cm²).

Ứng dụng của APF810 Máy đo lưu lượng ALIA:

Đo lưu lượng dầu, xăng trong các trạm xăng dầu.

Ứng dụng trong ngành hóa chất, kiểm soát lưu lượng axit, kiềm.

Sử dụng trong công nghiệp dược phẩm, đo lưu lượng chất lỏng dược liệu.

Kiểm soát lưu lượng thực phẩm lỏng như sữa, nước trái cây.

Quản lý lưu lượng nước thải và hệ thống xử lý nước.

Lợi ích khi sử dụng APF810 Máy đo lưu lượng ALIA:

Đo lưu lượng dầu, xăng trong các trạm xăng dầu.

Ứng dụng trong ngành hóa chất, kiểm soát lưu lượng axit, kiềm.

Sử dụng trong công nghiệp dược phẩm, đo lưu lượng chất lỏng dược liệu.

Kiểm soát lưu lượng thực phẩm lỏng như sữa, nước trái cây.

Quản lý lưu lượng nước thải và hệ thống xử lý nước.

Xem thêm các sản phẩm kỹ thuật khác tại đây

Thông tin thêm:

ALIA là một hãng chuyên cung cấp các giải pháp đo lường và điều khiển tự động hóa công nghiệp, với sản phẩm chất lượng cao và đáng tin cậy. Các sản phẩm của ALIA, bao gồm máy đo lưu lượng, máy đo áp suất, và máy phân tích khí, được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như xử lý nước, hóa chất, thực phẩm và năng lượng. Với công nghệ tiên tiến và đội ngũ chuyên gia, ALIA cam kết mang đến sự chính xác và hiệu quả cho mọi hệ thống công nghiệp.

Hãy liên hệ ngay với ProcessInstrumentExpert để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.
Địa chỉ: Số 4 Đường 14, Quốc Lộ 13, Khu Đô Thị Vạn Phúc , Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: sales@processinstrument-expert.com
Website: https://processinstrument-expert.com