List code Phoenix contact Vietnam

Phoenix Contact là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất các thiết bị kết nối điện, tự động hóa và giải pháp công nghiệp. Thành lập năm 1923 tại Đức, công ty luôn tiên phong trong việc phát triển các công nghệ mới, mang lại hiệu suất vượt trội và tính linh hoạt cho các hệ thống công nghiệp. Với sự hiện diện tại hơn 100 quốc gia, Phoenix Contact đã trở thành đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp toàn cầu nhờ cam kết chất lượng, đổi mới và bền vững.

List code

1

100% EU Origin

Phoenix contact Vietnam

Model: 1523971

Y distributor

SAC-3P-Y/2XFS PE SCO

MOQ=5pc

2

Model: 1434918

Sensor/actuator cable

SAC-3P-MS/ 3,0-PUR/A-1L-Z SCO

3

Model: 1668823

Sensor/actuator cable

SAC-3P-M12MS/3,0-PUR/M 8FS

4

Model: 1533563

Sensor/actuator cable

SAC-3P-M12MS/5,0-PUR/M 8FS

5

Model: 1434905

Sensor/actuator cable

SAC-3P-MS/ 1,5-PUR/A-1L-Z SCO

6

Model: 1668810

Sensor/actuator cable

SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/M 8FS

7

Model: 1669783

Sensor/actuator cable

SAC-5P-M12MS/5,0-PUR

8

Model: 1668496

Sensor/actuator cable

SAC-4P-M12MS/1,5-PUR/M12FR

9

Model: 1668124

Sensor/actuator cable

SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS

10

Model: 1668056

Sensor/actuator cable

SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR

11

Model: 1668069

Sensor/actuator cable

SAC-4P-M12MS/ 5,0-PUR

12

Model: 1669767

Sensor/actuator cable

SAC-5P-M12MS/1,5-PUR

13

Model: 1668386

Sensor/actuator cable

SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS

14

Model: 1668373

Sensor/actuator cable

SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS

15

Model: 1668043

Sensor/actuator cable

SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR

16

Model: 1669770

Sensor/actuator cable

SAC-5P-M12MS/3,0-PUR

17

Model: 1683002

Sensor/actuator cable

SAC-4P-10,0-PUR/M12FS

18

Model: 1434989

Sensor/actuator cable

SAC-3P- 1,5-PUR/A-1L-Z

19

Model: 1697483/PUR/20.0

Sensor/actuator cable

SAC-4P-M12FS SH/PUR/20,0

20

Model: 1435726/PVC/35.0

Sensor/actuator cable

SAC-3P-C-1L-Z/…/…

21

Model: 1697483/PUR/10.0

Sensor/actuator cable

SAC-4P-M12FS SH/PUR/10,0

22

Model: 1696963/PUR/40.0

Sensor/actuator cable

SAC-4P-M12FS SH/PUR/40,0

23

Model: 1697522/PVC/15.0

Sensor/actuator cable

SAC-5P-M12FS SH/PVC/15,0

24

Model: 1522901/PUR/20.0

Sensor/actuator cable

SAC-8P-M12FS SH/PUR/20,0

Ứng dụng của sản phẩm Phoenix Contact

Tự động hóa công nghiệp:

Hệ thống PLC, I/O, và các thiết bị mạng công nghiệp giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất.

Các giải pháp điều khiển và quản lý dữ liệu đáng tin cậy trong nhà máy.

Năng lượng tái tạo:

Sản phẩm kết nối và giám sát trong các hệ thống năng lượng mặt trời, gió.

Giải pháp bảo vệ chống sét lan truyền, tối ưu hóa hiệu suất năng lượng.

Hạ tầng giao thông:

Hệ thống điều khiển và kết nối cho đường sắt, cảng biển, sân bay.

Thiết bị hỗ trợ truyền thông, đảm bảo an toàn và hiệu suất cao.

Ngành nước và xử lý môi trường:

Hệ thống tự động hóa và giám sát trong các nhà máy xử lý nước.

Cảm biến và bộ truyền tín hiệu chính xác, bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt.

Hạ tầng tòa nhà và thành phố thông minh:

Giải pháp quản lý năng lượng, điều khiển ánh sáng và HVAC (hệ thống sưởi, thông gió, điều hòa).

Các trạm sạc xe điện thông minh và bền vững.

Hãy liên hệ ngay với ProcessInstrumentExpert để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.
Hotline/Zalo: 0855 200 531 (Ms. Vi)
Email: sale2@processinstrument-expert.com
Địa chỉ: Số 4 Đường 14, Quốc Lộ 13, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam