ISSSAFETY VIỆT NAM

ISSSAFETY (ISSSAFETY VIỆT NAM) là thương hiệu hàng đầu chuyên cung cấp các thiết bị và giải pháp an toàn công nghiệp. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, ISSSAFETY tập trung vào việc phát triển các sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo an toàn lao động và hiệu quả vận hành trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt.

Isssafety

Hãng không ngừng đổi mới, áp dụng công nghệ tiên tiến để mang đến các thiết bị bền bỉ, đáng tin cậy, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế.

SẢN PHẨM CHÍNH CỦA ISSSAFETY

ISSSAFETY chuyên sản xuất và cung cấp các thiết bị bảo hộ và an toàn công nghiệp như:

Thiết bị chống cháy nổ

Cảm biến an toàn

Bộ báo động và giám sát

Van và bộ điều khiển áp suất

Công tắc an toàn

Mỗi sản phẩm của ISSSAFETY đều được thiết kế tỉ mỉ và kiểm định nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng.

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Cảm biến an toàn ISS-SA01

Chuyên dùng cho hệ thống phát hiện nguy hiểm trong nhà máy.

Độ nhạy cao, hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt.

Bộ báo động ISS-ALM-300

Tích hợp còi báo và đèn LED cảnh báo.

Dễ dàng lắp đặt, đảm bảo cảnh báo nhanh chóng trong tình huống khẩn cấp.

Van điều áp ISS-VR-150

Ứng dụng cho hệ thống điều chỉnh áp suất trong các nhà máy sản xuất.

Chất liệu bền bỉ, chống ăn mòn hiệu quả.

Công tắc an toàn ISS-SW-500

Đảm bảo an toàn cho máy móc và hệ thống sản xuất.

Chịu tải lớn, tuổi thọ cao.

Thiết bị chống cháy nổ ISS-FP-X100

Được sử dụng trong các môi trường có nguy cơ cháy nổ cao.

Đạt tiêu chuẩn quốc tế về an toàn phòng chống cháy nổ.

ỨNG DỤNG CỦA SẢN PHẨM ISSSAFETY VIỆT NAM

Sản phẩm của ISSSAFETY được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực công nghiệp như:

Nhà máy sản xuất và chế biến:

Đảm bảo an toàn cho công nhân và máy móc vận hành.

Ngành dầu khí và hóa chất:

Sử dụng các thiết bị chống cháy nổ để phòng ngừa rủi ro.

Ngành điện và tự động hóa:

Cảm biến và công tắc an toàn giúp bảo vệ hệ thống điện.

Hệ thống HVAC và cấp thoát nước:

Van điều áp đảm bảo điều khiển áp suất chính xác.

Các công trình xây dựng lớn:

Cảnh báo và giám sát an toàn trong quá trình thi công.

Hãy liên hệ ngay với ProcessInstrumentExpert để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Hotline/ zalo: 0855 200 531 (Ms. Vi)

Email: sale2@processinstrument-expert.com

Địa chỉ: Số 4 Đường 14, Quốc Lộ 13, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam